8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳发电单机8188cc威尼斯品牌

WP6NG系列发电用发念头


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

 

产品型谱

机型 排量
(L)		 单缸
气门数		 常用功率/转速
(kWm/rpm)		 备用功率/转速
(kWm/rpm)
 建议机组
常用功率(kWe)		 建议机组
备用功率
kWe)		 燃料
WP6D132E300NG 6.75 2 120/1500 / 100 / 自然气

产品优势

可靠性高

  • 接纳蠕墨铸铁机体与缸盖、合金钢曲轴,,,,,整机结构强度高,,,,,抗疲劳性能优异,,,,,设计寿命超10万小时

    • 经济性优

  • 电控高压共轨燃气系统精准控制空燃比,,,,,燃烧效率提升8%,,,,,气耗本钱较同类产品降低10%以上

    • 动力性强

  • 响应迅速,,,,,专为知足发电行业严酷要求而设计,,,,,自主ECU无邪标定,,,,,加载能力强

    • 维护省心

  • 自然气清洁燃烧特征镌汰积碳,,,,,保养周期延伸至1.5万小时,,,,,降低运维频次与;;;;;鹗
    • 回到顶部

    研发

    20000 + 
    全球手艺研发职员

    5+10 
    五国十地研发机构

    发念头

    • 5,000,000台
    • 22kW-10000kW
    • 2亿千瓦
    • 全领域应用 

    【网站地图】【sitemap】