8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳发电单机8188cc威尼斯品牌

WP13NG系列发电用发念头


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

产品型谱

机型 排量
(L)		 单缸
气门数		 常用功率/转速
(kWm/rpm)		 备用功率/转速
(kWm/rpm)		 建议机组
常用功率
(kWe)		 建议机组备用功率
(kWe)		 燃料
WP13D317E300NG 12.54 4 288/1500 / 250 / 自然气

产品优势

高可靠性

  • 源自道依茨平台,,,,高强度机体,,,,WOODWARD、BOSCH高可靠性入口电子部件;;;高强度设计,,,,优化要害零部件,,,,更顺应于气体发念头热负荷高特点;;;接纳国际专业的电控系统,,,,系统成熟可靠,,,,可实现全工况的精准控制

    • 经济性好

  • 先进的燃烧系统和优化的燃烧室设计,,,,燃烧更可靠,,,,镌汰失火率;;;空燃比闭环控制及各缸匀称性控制,,,,空燃比控制更精准,,,,各缸燃烧更充分,,,,燃气消耗低

    • 情形顺应性强

  • 可顺应-30℃~50℃情形温度转变

    • 维修保养本钱低

  • 保养周期长达500h;;;大修期长达24000h
    • 回到顶部

    研发

    20000 + 
    全球手艺研发职员

    5+10 
    五国十地研发机构

    发念头

    • 5,000,000台
    • 22kW-10000kW
    • 2亿千瓦
    • 全领域应用 

    【网站地图】【sitemap】