8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳船舶动力

WD10系列船用柴油机(125-240kW)


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

产品参数

型式 四冲程、水冷、直列、增压/增压中冷 气缸数 6
缸径/行程 126×130(mm) 排量 9.72L
启动方法 电启动 机油消耗率 ≤0.6g/kW·h
噪声 ≤99dB(A) 怠速 600±50(r/min)
曲轴旋转偏向
(面向飞轮端)		 逆时针
长×宽×高/净重

增压 1499×814×1164(mm) 1018kg
增压中冷、干式排气管1447×960×1211(mm) 1056kg

增压中冷、水套排气管1452×814×1418(mm)1056kg

备注:产品参数、型谱仅供参考, ,,,, ,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。。。。。

产品型谱

系列 型号 进气方法 标定功率kW/Ps 标定转速r/min 供油方法 排放水平 功率分级
WD10 WD10C170-15 增压 125/170 1500 机械泵 IMOⅡ P1
WD10C170-15 增压中冷 125/170 1500 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C190-15 增压中冷 140/190 1500 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C190-18 增压中冷 140/190 1800 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C218-15 增压中冷 160/218 1500 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C240-15 增压中冷 176/240 1500 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C240-18 增压中冷 176/240 1800 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C258-15 增压中冷 190/258 1500 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C278-15 增压中冷 205/278 1500 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C278-18 增压中冷 205/278 1800 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C278-21 增压中冷 205/278 2100 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C300-21 增压中冷 220/300 2100 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C312-18 增压中冷 230/312 1800 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WD10C326-21 增压中冷 240/326 2100 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1

备注:产品参数、型谱仅供参考, ,,,, ,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。。。。。

WD10系列船用柴油机

  • 扭矩储备20%-35%
  • 最低燃油耗195g/kW.h
  • 大修期20000h
  • 排放知足IMO II/中国一

产品优势

  清静可靠

  • 框架式主轴承结构, ,,,, ,机体刚度高, ,,,, ,清静性能指数高
  • 使用8188cc威尼斯全球优异供应商系统, ,,,, ,零部件品质可靠
  • 接纳内外双循环水冷方法, ,,,, ,可配选水套排气管, ,,,, ,提高柴油机使用寿命, ,,,, ,大修期为20000h

  动力强劲

  • 较大的功率储备, ,,,, ,扭矩储备抵达20%-35%
  • 高压油泵, ,,,, ,增压器, ,,,, ,喷油器等优选设置, ,,,, ,船舶加速快、航速高

  经济省油

  • 优化进气供油系统, ,,,, ,拓宽柴油机经济运行规模
  • 常用工况下油耗低, ,,,, ,最低燃油耗195g/kW·h

  恬静环保

  • 强化设计要害零部件, ,,,, ,使产品振动小、噪音低
  • 排放知足IMO TierⅡ及中国一阶段的规则标准

  适用性强

  • 可选配液晶互联网仪表, ,,,, ,实时监测柴油机转速、水温、机油温度及压力等, ,,,, ,参数超限时, ,,,, ,自动报警实时;;;;;;;
  • 增添风波模式, ,,,, ,包管船舶在遇到风波等要害时刻不会;;;;;;;
  • 市场保有量大, ,,,, ,备件储备富足, ,,,, ,维修利便
回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】