8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳船舶动力

WH28系列船用柴油机(1838-3600kW)


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

产品参数

型式 直列、四冲程、水冷、直喷 气缸数 6/8
缸径/行程 280×410(mm) 排量 151.5L/202L
启动方法 压缩空气/气马达启动 机油消耗率 ≤0.5g/kW·h
噪声 ≤114dB(A) 怠速 320r/min
曲轴旋转偏向
(面向飞轮端)		 顺时针 / /
长×宽×高/净重 6缸
8缸		 5068×1967×3510(mm)
5972×1967×3520(mm)		 24000kg
29000kg

备注:产品参数、型谱仅供参考,,,,,,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。。。。。 。。

产品型谱

系列 型号 标定功率kW/Ps 标定转速r/min

供油方法

 排放水平 功率分级
WH28 WH28C2500-7.5* 1838/2500 750 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C2790-6.5 2050/2790 650 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C2856-6.5* 2100/2856 650 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C2940-7.2 2160/2940 720 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C3000-7.5 2206/3000 750 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C3060-7.2 2250/3060 720 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C3060-7.5 2250/3060 750 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C3265-7.5* 2400/3265 750 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C3265-8 2400/3265 800 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1
WH28C3675-8* 2700/3675 800 机械泵 IMOⅡ/中国一 P1

备注:带*号产品交货期以厂家回复为准,,,,,,产品参数、型谱仅供参考,,,,,,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。。。。。 。。

WH28系列船用柴油机

  • 最低燃油耗率180g/kW·h
  • 大修期35000h
  • 排放知足IMO II/中国二

产品优势

  清静可靠

  • 产品大修期35000小时
  • 优质高强度机体,,,,,,设置侧拉螺栓,,,,,,包管机体应力漫衍最优,,,,,,提高使用寿命
  • 使用8188cc威尼斯全球优异供应商系统,,,,,,零部件品质可靠
  • 无尘、恒温装配车间,,,,,,高精度试车座台

  动力强劲

  • 大功率,,,,,,单缸功率450kW
  • 高爆压,,,,,,横跨同类产品20%以上
  • 匹配双增压器设置,,,,,,发念头低速响应性更好,,,,,,低速扭矩储备再提升30%,,,,,,动力性更强
  • 50%额定转速可抵达70%额定扭矩

  节能环保

  • 高喷射压力,,,,,,高效进排气系统,,,,,,脉冲增压相互配合,,,,,,最低燃油消耗率180g/kW·h
  • 三道环结构,,,,,,配合刮碳环,,,,,,最低滑油消耗率0.5g/kW·h
  • 排放知足IMO TierⅡ以及中国二阶段的规则要求

  操作利便

  • 成熟结构,,,,,,???榛杓,,,,,,可维修性强
  • 三段式连杆,,,,,,降低维修高度,,,,,,吊缸利便,,,,,,便于维护保养
  • 人性化人机交互界面、触摸屏
回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】