8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳发电单机Baudouin品牌

16M33系列发电用发念头


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

产品型谱

机型 排量
(L)		 单缸
气门数		 额定功率/转速
(kWm/rpm)		 超负荷功率/转速
(kWm/rpm)		 建议机组
常用功率
(kWe)		 建议机组
备用功率
(kWe)		 手艺蹊径
16M33G0D3/5 52.3 4 1390 1530 1250 1400 电控高压共轨
16M33G4D3/5 52.3 4 1530 1680 1400 1520 电控高压共轨
16M33G6D3/5 52.3 4 1680 1800 1500 1650 电控高压共轨
16M33G8D3/5 52.3 4 1800 1980 1600 1800 电控高压共轨

产品优势

  • 排放:知足非蹊径三阶段排放
  • 可靠性高:气缸体接纳铸铁及网格结构,,,,,,,缸体强度高;;;; ;曲轴接纳高强度合金钢质料;;;; ;设计寿命32000h
  • 使用经济性高:标配大流量燃油滤、离心式转子机油滤,,,,,,,包管高过滤精度,,,,,,,提供更清洁的燃油及机油,,,,,,,滤芯替换周期达500小时;;;; ;降低使用本钱
  • 维修利便性高:机体两侧安排有视察窗,,,,,,,利便替换连杆、连杆瓦
回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】