8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳发电单机8188cc威尼斯品牌

20M55系列发电用发念头


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

 

产品型谱

机型 排量
(L)		 单缸
气门数		 常用功率/转速
(kWm/rpm)		 备用功率/转速
(kWm/rpm)		 建议机组
常用功率
(kWe)		 建议机组
备用功率
kWe)		 手艺蹊径
20M55D3950E310 109.4 4 3535/1500 3950/1500 3300 3600 电控高压共轨
20M55D4150E310 109.4 4 3730/1500 4150/1500 3500 3800 电控高压共轨
20M55D4550E310 109.4 4 4140/1500 4550/1500 3800 4200 电控高压共轨

产品优势

排放

  • 知足非蹊径三阶段排放

    • 可靠性高

  • 蠕墨铸铁机体与缸盖,,,,,,,合金钢曲轴,,,,,,,整机强度高,,,,,,,设计寿命长

    • 节能环保

  • 接纳高效六增压器,,,,,,,进气更充分,,,,,,,燃烧更高效

    • 动力性强

  • 专为知足现代数据中心的严酷要求而设计,,,,,,,自主ECU无邪标定,,,,,,,加载能力强
    • 回到顶部

    研发

    20000 + 
    全球手艺研发职员

    5+10 
    五国十地研发机构

    发念头

    • 5,000,000台
    • 22kW-10000kW
    • 2亿千瓦
    • 全领域应用 

    【网站地图】【sitemap】