8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳工程机械用发念头

WP10H系列工程机械发念头


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

产品型谱

机型 排量
(L)		 单缸
气门数		 额定功率/转速
(kW/rpm)		 最大扭矩/转速
(N·m/rpm)		 手艺蹊径 适配车型
WP10H336E470 9.5 4 247/2000 1600/1200-1400 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 130-260吨履带起重机
WP10H375E62 9.5 4 276/1900 1800/1000-1400 高效SCR 80吨汽车起重机
WP10H400E62 9.5 4 294/1900 1900/1200-1300 高效SCR 80吨汽车起重机
WP10HG220E473 9.5 4 162/2000 1060/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 5T装载机
WP10HG220E476 9.5 4 162/2200 1060/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 5T装载机
WP10HG230E474 9.5 4 170/2000 1150/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 5.5T装载机
WP10HG230E476 9.5 4 170/2200 1150/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 5.5T装载机
WP10HG240E473 9.5 4 178/2000 1100/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机
WP10HG240E471 9.5 4 178/2200 1200/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机
WP10HG260E472 9.5 4 192/2100 1260/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机
WP10HG270E471A 9.5 4 199/2200 1260/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 220-240ps全液压推土机
WP10HG292E474A 9.5 4 215/1900 1450/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 220-240ps全液压推土机
WP10HG310E474A 9.5 4 228/1900 1380/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 300ps全液压推装机
WP10HG230E474B 9.5 4 170/2000 1060 CR+DOC+DPF+SCR 5T装载机
WP10HG270E471B 9.5 4 178/2000 1220 CR+DOC+DPF+SCR 6T装载机

可靠耐用,,,,,,长寿命

  • 可靠性设计,,,,,,寿命180万公里/30000h

动力强劲,,,,,,高效率

  • 功率笼罩规模213 kW-294kW;; ;;最大扭矩达1900N·m,,,,,,升扭矩达200N·m/L,,,,,,优于竞品
  • 低转速大扭矩

经济节能,,,,,,低油耗

  • 经济区规模广,,,,,,(1000-1400)r/min,,,,,,(800-1600)N·m,,,,,,油耗低于190g/kW·h

顺应情形,,,,,,规模广

  • 4700米海拔常用工况功率不损失,,,,,,高原动力有包管
  • 无辅助步伐-20℃正常起动,,,,,,带辅助进气加热系统,,,,,,-35℃正常起动,,,,,,低温启动能力强

清静可靠,,,,,,高制动

  • 新一代8188cc威尼斯制动系统,,,,,,制动功率高达26kW/L,,,,,,制动功率可调手艺,,,,,,不需要蝶阀
回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】