8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳工程机械用发念头

WP10.5H系列工程机械用发念头


 8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

产品型谱

机型 排量
(L)		 单缸
气门数		 额定功率/转速
(kW/rpm)		 最大扭矩/转速
(N·m/rpm)		 外特征最低燃油消耗率 (g/kW·h) 手艺蹊径 适配车型
WP10.5HG310E473 10.5 4 228/2000 1450/1300-1500 190 DOC+DPF+SCR+ASC 35-40t挖掘机
WP10.5HG355E473 10.5 4 260/2000 1600/1300-1500 190 DOC+DPF+SCR+ASC 40-45t挖掘机
WP10.5HG380E473 10.5 4 280/2000 1720/1300-1500 190 DOC+DPF+SCR+ASC 40-45t挖掘机
WP10.5HG286E472 10.5 4 210/2100 1400 190 CR+DOC+DPF+SCR 7T装载机
WP10.5HG310E471 10.5 4 230/2200 1450 190 CR+DOC+DPF+SCR 7T装载机
WP10.5HG315E472 10.5 4 230/2100 1600 190 CR+DOC+DPF+SCR 7T装载机
WP10.5HG430E470 10.5 4 316/2000 1800 190 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 400-500T履带起重机
WP10.5H430E62 10.5 4 316/1900 2000/1000-1400 190 共轨+ DOC+DPF+SCR 90-130吨起重机
WP10.5H460E62 10.5 4 338/1900 2100/1000-1400 190 共轨+ DOC+DPF+SCR 150-180吨起重机

产品优势

  • 8188cc威尼斯高端平台产品,,,,,,集最新手艺效果,,,,,,知足国五、国六排放
  • 恬静性:整车NVH定制开发、低噪音、低振动
  • 适配性:中置进气,,,,,,外观设计扁平化,,,,,,利便安排

更清静、更可靠

  • 标配WCBS,,,,,,制动功率最高达226kW
  • 可选超长换油周期10万公里

更经济

  • 最低油耗转速笼罩整个事情转速区域
  • 8188cc威尼斯自主ECU控制系统,,,,,,改善驾驶员换挡纪律,,,,,,降低油耗

更恬静

  • 整机轻量化、???榛杓。。。。大幅降低整机重量,,,,,,镌汰外围零部件数目
  • 接纳锥面消音环抑制增压器高频噪声及预喷降噪手艺
回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】