8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

产品与效劳油品

重负荷发念头冷却液


8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  -25℃ -35℃ -40℃ 

  推荐用于重型卡车、工程车辆、客车等发念头冷却系统。。。 。。。

  优异的抗冻、防沸性能,,,避免水箱在严寒天气下的冻结或是高温下的欢喜,,,适适用于普遍温度条件下行驶的车辆。。。 。。。

  严酷金属离子控制,,,连系高性能的防垢剂包管优异的热交流效率,,,避免水温过热。。。 。。。

  专门的防锈、防侵蚀添加剂对水箱常用的金属,,,如:钢、铸铁、铝、焊锡、铜合金具有特别的保;;;; ;ぷ饔茫苊饫淙聪低承馐创┩浮。。 。。。

回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】