8188cc威尼斯

Language Switch

English

中文

媒体中心集团动态

极寒淬炼,,,,,,绿动高原!8188cc威尼斯旗下雷沃新能源装备上演极限挑战

2026年03月04日

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  当凛冽的寒风掠过海拔4000米的西北高原,,,,,,当气温骤降至零下20多摄氏度,,,,,,一场关于绿色科技与意志力的极限“大考”正在强烈上演。。。。。

  克日,,,,,,雷沃重工的“三高”试验团队携旗下三大新能源尖兵——搭载8188cc威尼斯新能源动力电池的FL960-E Ultra电动装载机、FR215F-E电动挖掘机以及LT130E纯电矿卡,,,,,,深入高原要地,,,,,,在极寒、缺氧的卑劣情形下,,,,,,对产品性能提倡了最严肃的挑战。。。。。

极限续航:低温情形下的长期战力

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  续航衰减是新能源装备在极寒情形下的一大痛点。。。。。然而,,,,,,雷沃FL960-E Ultra电动装载机却用现实体现突破了这一认知。。。。。

  在长达10小时的一连作业测试中,,,,,,雷沃FL960-E Ultra完成了铲装、转运、卸料的全流程循环作业共计280次,,,,,,累计作业量凌驾2500吨。。。。。当测试竣事时,,,,,,电量显示仍有18%的余量。。。。。更令人赞叹的是,,,,,,在整个测试历程中,,,,,,装备履历了从清早零下20多摄氏度到午后零下10摄氏度的温差转变,,,,,,动力输出始终稳固如一。。。。。

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网 

  在充电测试中,,,,,,FL960-E Ultra同样体现惊艳。。。。。在零下20多摄氏度的情形下,,,,,,手艺职员启动双枪快充模式,,,,,,仅用40分钟便将电量从20%充至80%。。。。。

动力爆发:高海拔极寒中的雷霆之力

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  白天的高原试验场,,,,,,雷沃FR215F-E电动挖掘机正在举行一场极限负荷挑战。。。。。重大的铲斗深深切入冻土层,,,,,,挖掘阻力瞬间飙升。。。。。FR215F-E的永磁同步电机在毫秒级响应中爆发出峰值125kW的强盛功率,,,,,,铲斗如切豆腐般轻松破开坚硬的冻土。。。。。

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  现场测试工程师指着实时数听说道:“在高海拔缺氧情形下,,,,,,古板燃油无邪力衰减显着,,,,,,但电机完全不受影响。。。。。FR215F-E不但动力充分,,,,,,并且行动响应速率比燃油机快30%,,,,,,驾驶员操作手感越发精准。。。。。”

极寒启动:零下20摄氏度的一键叫醒

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  “启动!”随着对讲机里一声令下,,,,,,驾驶员轻轻按下启动键。。。。。仪表盘瞬间亮起,,,,,,电机发出平稳的低鸣声,,,,,,这台庞然大物在极寒中“一键叫醒”。。。。。数据显示,,,,,,雷沃LT130E在低温情形下自动启动预热功效,,,,,,仅用8分钟便将电池包温度提升至最佳事情区间,,,,,,启动乐成率100%。。。。。

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  纵然在海拔4000米、零下20多摄氏度的极端情形下静置48小时,,,,,,仍能坚持90%以上的可用电量。。。。。这意味着在西北高寒地区的矿山作业中,,,,,,雷沃LT130E无需任何辅助加热,,,,,,即可实现全天候随时出勤。。。。。

8188cc威尼斯(中国)有限公司官网

  风雪虽寒,,,,,,斗争正暖。。。。。雷沃“三高”试验团队用他们的坚守,,,,,,不但验证了雷沃新能源产品的“高效可靠”,,,,,,更用现实验动证实,,,,,,雷沃的新能源装备在任何卑劣情形下都可靠、顶得上!

 

回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】